od真人官方

本站首页 >> 正文
od真人官方DNS服务器正式开通
发布人:administrator 发布时间:2017年09月13日 16:21  浏览次数:次

2013-11-13 11:27:58

我校DNS服务器于2013年11月6日建设完成,经过一个星期的试运行,DNS服务器及门户网站工作正常。

DNS服务器的建立,使我校具备提供本地DNS解析的能力,能独立发布和管理学校二级域名,可大大提升网络访问效率,并为校园网的安全提供有力的保障。

信息网络中心  

2013-11-12


od真人(官方)APP下载IOS/安卓通用版/手机版